–0.01

0

0.01

–0.2 0 0.2 0.4

0 1 2 3 4 5 6 7 –4 –2 0

Operation of the TAMA300 interferometer (August 06, 1999)

δL – feedback sig.

Time [hour] δL + feedback sig.

δl – feedback sig.

––– Feedback signals –––