0

0.5

1 0

0.5

1

0.85 0.9 0.95 1

Operation of the TAMA300 interferometer

September 19

MC trans. pow.

Arm trams. pow.

Contrast

Date / Time

WE arm cavity NS arm cavity

––– Light power –––

00:00

(September 17–20, 1999)

08:00

00:00 00:00 06:00

03:00

03:00

03:00

21:00 21:00 21:00

06:00

06:00 September 20

September 18